合格者数順位 | 大学院名 | 合格者数（昨年度） | 合格率（昨年度）
1 | 東京大 | 210（201） | 50・5％（48・9％）
2 | 中央大 | 176（189） | 38・2％（43・1％）
3 | 京都大 | 172（135） | 54・6％（48・7％）
4 | 慶應大 | 164（179） | 47・9％（50・4％）
5 | 早稲田大 | 138（130） | 31・9％（32・7％）
6 | 明治大 | 90（85） | 24・0％（25・4％）
7 | 一橋大 | 82（69） | 57・7％（50・0％）
8 | 神戸大 | 65（55） | 46・6％（34・0％）
9 | 同志社大 | 49（70） | 23・5％（21・0％）
10 | 東北大 | 48（62） | 31・8％（36・5％）